INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000803', 'toba_editor', 'toba', '2016-02-26 09:17:37', NULL, NULL, '69s168t9hlhma3rpcu559fo767', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000805', 'toba_editor', 'toba', '2016-02-29 09:09:30', NULL, NULL, '80hpqvml7dpvedufau4ofk0cj7', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000809', 'toba_editor', 'toba', '2016-03-11 08:25:51', NULL, NULL, '7n38ju835tn8674i25kk200ah6', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000811', 'toba_editor', 'toba', '2016-03-15 11:23:48', NULL, NULL, 'tvvult0nv3isj8qvp17e83tul4', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000812', 'toba_editor', 'toba', '2016-03-15 11:35:57', NULL, NULL, 'dssc3nr560pa37endntpjctu00', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000815', 'toba_editor', 'toba', '2016-03-16 07:40:19', NULL, NULL, 'lien3troiviqmu3rijq7u38kt0', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000817', 'toba_editor', 'toba', '2016-03-28 07:29:48', NULL, NULL, '1sb3r74pqn6fd8qgs9u0avqe76', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000820', 'toba_editor', 'toba', '2016-04-04 07:56:57', NULL, NULL, 'fcasjggos0tj1cluljk7ck2fv1', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000822', 'toba_editor', 'toba', '2016-04-08 07:38:13', NULL, NULL, 'n63097cn9h028uvui1d20inbi2', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000824', 'toba_editor', 'toba', '2016-04-13 06:15:31', NULL, NULL, 'g2266mkqdkce4r8flase9sm7b3', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000826', 'toba_editor', 'toba', '2016-05-12 06:31:47', NULL, NULL, 'pu5cbdjgh58tlqdel8l6od87s1', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000828', 'toba_editor', 'toba', '2016-05-17 09:53:41', NULL, NULL, '5e0u94uhn4olpbul2pi551smi4', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000830', 'toba_editor', 'toba', '2016-05-24 10:10:10', NULL, NULL, 'ou59qkgbm9t8l8l9qumripouv1', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000832', 'toba_editor', 'toba', '2016-06-30 08:10:31', NULL, NULL, '232vrgp4s7j83fgksjhsod5h63', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000834', 'toba_editor', 'toba', '2016-07-01 07:48:30', NULL, NULL, '8rtm2m4jn7rve3ds4g7js306c2', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000836', 'toba_editor', 'toba', '2016-07-05 10:46:44', NULL, NULL, 'stq9pg09o9edi2upd118scg4f6', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000838', 'toba_editor', 'toba', '2016-07-06 09:48:27', NULL, NULL, '08umf21hc34ni9mlv202kv52g1', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000840', 'toba_editor', 'toba', '2016-11-14 09:48:45', NULL, NULL, 'g450306b62lu1vc86mr03qkoc2', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000844', 'toba_editor', 'toba', '2016-11-23 10:01:30', NULL, NULL, '1sqkj4k9q6smn878npf3adl0u4', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000846', 'toba_editor', 'toba', '2016-12-05 10:32:19', NULL, NULL, 'melp7t7tafj7ul0ivur3rf54l0', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000847', 'toba_editor', 'toba', '2017-02-20 07:05:52', NULL, NULL, 'u3al5267qdv2b5kg7k5taccmk4', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000848', 'toba_editor', 'toba', '2017-03-02 11:11:14', NULL, NULL, '5gn6e0pkafkdrahst25tsjs9v1', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000853', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-06 10:48:29', NULL, NULL, '7kli8l3st75ch3vtr6bscj4vj7', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000856', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-06 12:24:23', NULL, NULL, 'ut5qhc15tf0t5ne1br696bt3m5', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000858', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-10 09:21:50', NULL, NULL, '0ii8acisdsaj6nekj6hkgn6386', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000861', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-10 12:34:41', NULL, NULL, 'jievh651d9ae5406713i022ad3', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000863', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-12 12:38:42', NULL, NULL, 'elk591atgulr0i8gpi2ek5o8n0', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000865', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-24 07:35:57', NULL, NULL, '493gridbaac90t5ipesqm40vf5', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000868', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-24 10:47:49', NULL, NULL, '3qqecaqo4i43i3ngiogq5no0d0', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000870', 'toba_editor', 'toba', '2017-04-24 11:50:24', NULL, NULL, '2ceor7h7n9r3d19v1hqen46io7', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000871', 'toba_editor', 'toba', '2017-05-09 07:43:00', NULL, NULL, '2ceor7h7n9r3d19v1hqen46io7', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000875', 'toba_editor', 'toba', '2017-06-12 08:28:47', NULL, NULL, '4cmv120osm20e3n3qg9k7drkp0', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000876', 'toba_editor', 'toba', '2017-07-27 10:11:47', NULL, NULL, '4cmv120osm20e3n3qg9k7drkp0', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000879', 'toba_editor', 'toba', '2017-08-08 07:32:15', NULL, NULL, 'a17aeck9lubodjjadivvdpj564', '192.168.2.101', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000881', 'toba_editor', 'toba', '2017-08-23 10:07:37', NULL, NULL, 'ru7g9nklldra158qoeu0og3q44', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000883', 'toba_editor', 'toba', '2017-08-23 10:09:17', NULL, NULL, '38o30v43k5t0hjrfnesa80g520', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000884', 'toba_editor', 'toba', '2017-08-23 10:12:21', NULL, NULL, '38o30v43k5t0hjrfnesa80g520', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000886', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-05 08:34:59', NULL, NULL, '39bcihe1hpa5ddoabd45r1ca27', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000888', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-08 10:54:17', NULL, NULL, 'u4m6kmppu3fqrs4jmdbd1um0n2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000890', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-08 12:24:54', NULL, NULL, 'su9o1aqdp75mil01am34mivnq3', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000892', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-12 07:21:13', NULL, NULL, '9gtrrbjcrg6d176h532e72t5c4', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000894', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-12 10:02:58', NULL, NULL, '3mt2knd123jpndkmjgq8dsmg87', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000896', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-14 08:57:39', NULL, NULL, 'pnqoeid1mab1f1n9rnti9gikc0', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000898', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-19 07:49:10', NULL, NULL, '8jqqab2ae5kr5m4hpr02lds6e4', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000900', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-19 07:53:05', NULL, NULL, 'pb9185gd5sokb2h8m5vr4e56d7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000901', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-19 07:53:11', NULL, NULL, 'pb9185gd5sokb2h8m5vr4e56d7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000902', 'toba_editor', 'toba', '2017-09-19 12:48:49', NULL, NULL, 'pb9185gd5sokb2h8m5vr4e56d7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000905', 'toba_editor', 'toba', '2017-10-05 07:36:56', NULL, NULL, '83irs6sq7ne3ngekhfprtsebl2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000907', 'toba_editor', 'toba', '2017-10-13 08:04:37', NULL, NULL, '045vla8aj1l83evdfntkb8jo30', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000909', 'toba_editor', 'toba', '2017-11-07 07:06:49', NULL, NULL, 'c4fut20qtqs6b4s3c8ii8cf262', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000911', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-12 06:54:08', NULL, NULL, 'c4fut20qtqs6b4s3c8ii8cf262', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000914', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-12 09:30:04', NULL, NULL, '92v207s0u33p88b36nkui1vuv6', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000916', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-12 11:15:28', NULL, NULL, '7smll5q9cr8aseepurkffgnj60', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000919', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-13 12:27:25', NULL, NULL, 'panditqna9rvl3vnrbbqquc694', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000921', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-13 12:39:35', NULL, NULL, '1u3gg73gs83mp84ergen6hivj4', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000923', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-20 09:19:22', NULL, NULL, '2ev3c1vt00jtsttgbvgjp545i2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000925', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-20 09:20:57', NULL, NULL, 'uli9vr2j4p408oiere30dbgtf7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000927', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-26 11:11:00', NULL, NULL, 'mea3uanbr3u0iu8hmh51o82np0', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000929', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-26 11:34:15', NULL, NULL, '1lnlqvb1m046cm04litmqapn83', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000931', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-28 07:32:41', NULL, NULL, 'itq4fegrlus57sjkckvc36u6g5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000933', 'toba_editor', 'toba', '2017-12-28 07:35:58', NULL, NULL, 'hd4qrfsn05am2tq98sg5kkjlt5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000935', 'toba_editor', 'toba', '2018-02-09 07:17:04', NULL, NULL, '2ma5sqs3arls2tup1svjbnbr64', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000936', 'toba_editor', 'toba', '2018-02-14 10:18:32', NULL, NULL, '2ma5sqs3arls2tup1svjbnbr64', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000939', 'toba_editor', 'toba', '2018-02-14 11:45:20', NULL, NULL, 'e2jmkmrdceqem7a5vosl5qqe57', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000940', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-21 13:41:30', NULL, NULL, 'st3a8tegflu69fsd6batt1gip3', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000947', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-22 09:54:26', NULL, NULL, 'st3a8tegflu69fsd6batt1gip3', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000952', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-22 12:02:05', NULL, NULL, '6tpoqi5ah6hgfh09rrp0h8g061', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000958', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-22 13:31:39', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000960', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-22 14:43:32', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000961', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-22 15:52:09', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000963', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-23 10:06:07', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000965', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-24 12:56:35', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000966', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-24 14:36:03', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000968', 'toba_editor', 'toba', '2018-08-27 10:42:47', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000969', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-12 13:09:43', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000971', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-12 15:14:22', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000973', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-13 09:52:59', NULL, NULL, '03bk8oji06m9pg42fbv2mpjof7', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000976', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-13 11:04:58', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000977', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-17 10:42:49', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000979', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-25 09:50:02', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000980', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-25 13:20:00', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000982', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-25 14:16:51', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000983', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-27 09:48:42', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000985', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-27 12:44:35', NULL, NULL, 'm7r2jnervtffr9inoq5v9br1h5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000987', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-27 13:56:24', NULL, NULL, 'h6cajklc8k2v7rqcqrtpqtvqp5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000988', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-27 15:36:27', NULL, NULL, 'h6cajklc8k2v7rqcqrtpqtvqp5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000990', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-28 10:16:35', NULL, NULL, 'h6cajklc8k2v7rqcqrtpqtvqp5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000991', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-28 12:35:42', NULL, NULL, 'h6cajklc8k2v7rqcqrtpqtvqp5', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000993', 'toba_editor', 'toba', '2018-09-28 14:32:47', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000994', 'toba_editor', 'toba', '2018-10-01 09:55:30', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812000998', 'toba_editor', 'toba', '2018-10-01 13:55:23', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812001000', 'toba_editor', 'toba', '2018-10-02 09:52:56', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812001002', 'toba_editor', 'toba', '2018-10-02 11:40:58', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812001004', 'toba_editor', 'toba', '2018-10-02 15:39:19', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
INSERT INTO apex_sesion_browser (sesion_browser, proyecto, usuario, ingreso, egreso, observaciones, php_id, ip, punto_acceso) VALUES ('812001006', 'toba_editor', 'toba', '2018-10-03 10:40:46', NULL, NULL, 'dj14u4svakjnhghh7t23v7q3q2', '192.168.2.191', NULL);
